120. lat temu urodził się Harry Bates

Fahrenheit Crew

Harry Bates (a właściwie Hiram Gilmore Bates III) to amerykański pisarz, redaktor i wydawca literatury science fiction, który przyszedł na świat 9 października 1900 roku.

Bates od początku swojej kariery zawodowej zajmował się pracą na rzecz wydawnictw publikujących magazyny pulpowe, fantasy i science fiction. Zajmował się zatem, między innymi, magazynami Astounding Science Fiction czy Strange Tales. Paradoksalnie, Bates nie był szczególnym miłośnikiem ówczesnych utworów science fiction, uznając, że są nie tylko źle napisane, lecz także mają niewiele wspólnego z nauką.

Sam zaczął pisać opowiadania w latach 30. XX wieku. Jego najbardziej znanym utworem jest Rozstanie z Panem (Farewell to the Master), będącego postawą scenariusza filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (The Day the Earth Stood Still).

Harry Bates zmarł we wrześniu 1981 roku.