155 Rocznica urodzin Herberta George’a Wellsa

Fahrenheit Crew

Fot. Yousuf Karsh/Woodfin Camp and Associates

Urodzony 21 września 1866 w Bromley H.G. Wells był angielskim pisarzem. Współcześnie jest zaliczany do grona pionierów, a zarazem najważniejszych przedstawicieli gatunku science fiction.

Rodzina Wellsa nie była zamożna, dlatego naukę musiał dzielić (nierzadko przerywając ją na dłuższy lub krótszy czas) z różnymi pracami zarobkowymi. Studiował biologię, fizykę i geografię, a w między czas był odpowiedzialny za redagowanie gazety uniwersyteckiej. Później przez pewien czas zajmował się nauczaniem, a jednocześnie pisał i publikował różnego rodzaju artykuły i eseje. Ostatecznie kłopoty ze zdrowie zmusiły Wellsa do rezygnacji z posady nauczyciela, a przychylność redaktorów oraz czytelników skłoniła do zawodowego pisania.

Pierwszą wydaną przez H.G. Wellsa książką był dwutomowy podręcznik Textbook of Biology. Z kolei debiutem beletrystycznym był Wehikuł czasu (The Time Machine). W trakcie swojej ponad pięćdziesięcioletniej kariery literackiej napisał sześćdziesiąt trzy książki; nie tylko z zakresu fantastyki naukowej, lecz również społeczne, historyczne i obyczajowe. Spośród nich najbardziej znane są jednak powieści science fiction: wspomniany Wehikuł czasu, Wyspa doktora Moreau (The Island of Dr Moreau), Niewidzialny człowiek (The Invisible Man), Wojna światów (The War of the Worlds), Pierwsi ludzie na księżycu (The First Men In The Moon) czy Ludzie jak bogowie (Men Like Gods).

Utwory Wellsa były i są nadal chętnie adaptowane na potrzeby innych mediów.

H.G. Wells zmarł 13 sierpnia 1946 roku.