20 lat od pierwszego "Kontaktu"

MAT

11 lipca 1997 roku miała miejsce premiera filmu science fiction w reżyserii Roberta Zemeckisa pt. Kontakt (Contact).

Historia opowiada o dr Eleanor "Ellie" Arroway, która pracuje przy projekcie poszukiwania inteligencji pozaziemskiej (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI). Kiedy przedsięwzięcie ma zostać zarzucone, niespodziewanie do Ziemi dociera sygnał nadany z Wegi...

W głównych rolach wystąpili: Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt, James Woods, John Hurt oraz William Fichtner.

Obraz zdobył główną nagrodę Hugo (Best Dramatic Presentation) oraz był nominowany do nagrody Saturna.

Film był adaptacją powieści Carla Sagana.