20. rocznica śmierci Jamesa White'a

MAT

Irlandzki pisarz science fiction James White urodził się 7 kwietnia 1928 roku w Belfaście.

White większość swojego życia spędził w Irlandii Północnej, a na jego twórczość wpływ miały bez wątpienia doświadczenia z II wojny światowej. Fantastyką naukową zainteresował się w latach 40. XX wieku, sięgając nie tylko po literaturę i różne czasopisma, lecz samemu podejmując się redakcji fanowskich magazynów.

White jako pisarz debiutował w styczniu 1953 roku opowiadanie Assisted Passage, które ukazało się na łamach New Worlds. Pierwszą książkę, The Secret Visitors, opublikował cztery lata później. Nigdy nie został pełnoetatowym pisarzem - pisał wieczorami i w wolnych chwilach, zawodowo będąc rzecznikiem prasowym wytwórni sprzętu lotniczego Short Brothers.

Najbardziej znanym cyklem White'a był Szpital Kosmiczny (Sector General), składający się z dwunastu powieści oraz kilkudziesięciu opowiadań (publikowanych na przestrzeni ponad trzech dekad).