40. lat temu miała miejsce premiery "Obcego – ósmego pasażera Nostromo "

MAT

25 maja 1979 roku do kin trafił film w reżyserii Ridley'a Scotta pt. Obcy – ósmy pasażer Nostromo (Alien).

Horror science fiction opowiadał o losach siedmioosobowej załogi statku kosmicznego USCSS Nostromo. W drodze powrotnej na Ziemię komputer pokładowy odbiera sygnał SOS. Na miejscu katastrofy ludzie odnajdują wrak statku kosmicznego nieznanego pochodzenia. W trakcie oględzin jeden z członków zostaje zaatakowany przez obcą formę życia. Staje się to początkiem przerażających wydarzeń.

W filmie wystąpili: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto oraz Bolaji Badejo.

Pozytywny odbiór wśród widzów oraz krytyków spowodował, że powstały kolejne części przedstawiające losy zarówno głównej protagonistki, jak i antagonistów. Wizerunek tytułowego obcego stał się jednym z w najbardziej rozpoznawalnych w kulturze popularnej.