40. urodziny Benedicta Cumberbatcha

MAT

19 lipca 1976 roku w Londynie urodził się brytyjski aktor Benedict Cumberbatch.

Jest współczesnym ucieleśnieniem Sherlocka Holmesa z serialu BBC (Sherlock), którego popularność pozwoliła Cumberbatchowi zagrać, między innymi, Alana Turinga w Grze tajemnic (The Imitation Game) czy Khana W ciemności. Star Trek (Star Trek Into Darkness). Cumberbatch to również głos Smauga z filmowej trylogii Hobbita Petera Jacksona czy Anioł Islington z radiowej adaptacji powieści Nigdziebądź (Neverwhere) Neila Gaimana. W najbliższym czasie wcieli się w postać Doktora Strange.

Benedict Cumberbatch jest także cenionym aktorem dramatycznym, a występy na teatralnych deskach - od których zaczynał karierę - nieustannie przynoszą mu uznanie krytyków.