45. urodziny Martina Freemana

MAT

8 września 1971 roku w Aldershot w hrabstwie Hampshire urodził się brytyjski aktor Martin Freeman.

Karierę rozpoczął na deskach teatrów już jako nastolatek. W produkcjach filmowych i telewizyjnych zaczął brać udział dopiero przed trzydziestką, jednak szybko zyskał uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Na swoim koncie ma także prace w słuchowiskach radiowych.

Martin Freeman jest najbardziej znany z wcielenia się w postacie:

- Arthura Denta w adaptacji filmowej książek Douglasa Adamsa Autostopem przez galaktykę (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy)

- Bilbo Bagginsa w adaptacji filmowej książki J. R. R. Tolkiena Hobbit

- doktora John Watsona w serialu Sherlock