5 lat temu zmarł John Hurt

MAT

John Vincent Hurt przyszedł na świat 22 stycznia 1940 roku.

Hurt aktorstwem zainteresował się już w szkole podstawowej. Studia podjął w zakresie sztuk pięknych, zajmując się między innymi, malarstwem. Jednocześnie w żadnym momencie nie zrezygnował z aktorstwa.

Na scenie teatralnej (Dzieciobójstwo w domu Freda Gingera), jak i w filmie (The Wild and the Willing), debiutował na początku lat 60. XX wieku. Dużą popularność oraz uznanie krytyków zyskał dekadę później, występując, między innymi, w filmach: Midnight Express, Władca Pierścieni (The Lord of the Rings), Obcy – ósmy pasażer Nostromo (Alien), Człowiek słoń (The Elephant Man).

Współczesnym i młodszym widzom Hurt może kojarzyć się z ról w filmach: Harry Potter i Kamień Filozoficzny (Harry Potter and the Philosopher’s Stone), Hellboy, V jak Vendetta (V for Vendetta), Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull czy Harry Potter i Insygnia Śmierci (Harry Potter and the Deathly Hallows).

W trakcie trwającej ponad pięćdziesiąt lat kariery wystąpił w ponad stu filmach. Chętnie użyczał również swojego głosu w filmach animowanych.

John Hurt zmarł w wieku 77 lat 25 stycznia 2017 roku.