5 lat temu zmarł Roger Moore

MAT

Źródło: http://roger-moore.com/pictures/roger-moore-picture-gallery/

Roger Moore przyszedł na świat 14 października 1927 roku w Londynie.

Karierę aktorską Moore rozpoczął po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo występował głównie w serialach brytyjskich i amerykańskich. Czasami były to na tyle epizodyczne role, że nie był wymieniany wśród osób pojawiających się na ekranie.

Pierwszy duży sukces odniósł występując w serialu Ivanhoe. Natomiast drogę do międzynarodowej popularności otworzyła mu główna rola Simona Templara w serialu Święty (The Saint). Po zakończeniu jego emisji grał jedną z głównych ról w innym popularnym serialu Partnerzy (The Persuaders!).

Z kolei bez wątpienia Roger Moore najbardziej znany jest z wcielenia się w postać Jamesa Bonda w filmach: Człowiek ze złotym pistoletem (The Man with the Golden Gun), Szpieg, który mnie kochał (The Spy Who Loved Me), Moonraker, Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only), Ośmiorniczka (Octopussy) oraz Zabójczy widok (A View to a Kill).

Stronę poświęconą aktorowi można znaleźć tutaj.