50. lat "Dziecka Rosemary"

MAT

Młode małżeństwo Rosemary i Guy Woodhouse wprowadza się do jednej ze starych nowojorskich kamienic. Początkowo idealne miejsce okazuje się kryć dość mroczną przeszłość. Sytuacja staje się jeszcze dziwniejsza, gdy Rosemary zachodzi - również w niejasnych okolicznościach - w ciąże...

W głównych rolach wystąpili: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Maurice Evans oraz Ralph Bellamy.

Film był adaptacją powieści Iry Levina o tym samym tytule.