64. urodziny Liama Neesona

MAT

7 czerwca 1952 roku w Ballymenie w Irlandii Północnej urodził się aktor Liam Neeson.

O ile karierę aktorską rozpoczynał już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, występując na przykład w Misji (The Mission) Rolanda Joffé (1986), dopiero główna rola w Liście Schindlera (Schindler's List) Stevena Spielberga z 1993 roku przyczyniła się do jego popularności.

Liam Neeson współcześnie kojarzony jest przede wszystkim z kinem akcji. Natomiast w swoim dorobku ma również występy w filmach science-fiction czy fantasy.

Już na początku kariery pojawił się w Excaliburze John Boormana (1981) czy Krullu Peter Yatesa (1983). Później zagrał tytułową rolę w Człowieku ciemności (Darkman) Sama Raimiego (1990). Jako Qui-Gon Jinn z Mrocznego Widma (The Phantom Menace) George'a Lucasa (1999) stworzył jedną z najciekawszych postaci drugiej trylogii Gwiezdnych Wojen. W kolejnych latach były jeszcze występy w Królestwie niebieskim (Kingdom of Heaven) Ridley'a Scotta (2005), Batmanie - Początku (Batman Begins) Christophera Nolana (2005) czy Starciu tytanów (Clash of the Titans) Louisa Leterriera (2010).