65 rocznica urodzin Carrie Fisher

Fahrenheit Crew

Źródło: Tracey Nearmy/PAP/EPA

21. października 1956 roku urodziła się amerykańska aktora i pisarka Carrie Fisher.

Fisher debiutowała na dużym ekranie w filmie Szampon (Shampoo). Już w wieku dwudziestu jeden lat zagrała swoją najbardziej znaną rolę – będącą zarówno źródłem sławy, jak i przekleństwa – czyli księżniczkę Leję Organa z serii Gwiezdnych wojen (Star Wars). Nagła i niespodziewana światowa popularność pchnęła ją w stronę różnego rodzaju używek, z którymi musiała mierzyć się przez długi czas. Po zakończeniu trylogii Gwiezdnych wojen nie miała szczęścia do ról filmowych czy telewizyjnych.

Bez wątpienia w Fisher drzemał talent komediowy. Niewielkie role w Blues Brothers (The Blues Brothers) czy Na przedmieściach (The Burbs) lub w Jay i Cichy Bob kontratakują (Jay and Silent Bob Strike Back) potwierdzały jej zdolności i zarazem dystans do własnej osoby. Podobnie, jak występy broadwayowskim show Wishful Drinking.

Carrie Fisher okazała się także utalentowaną pisarką, czego z kolei najlepszym dowodem są oparte na wątkach biograficznych powieści Pocztówki znad krawędzi (Postcards from the Edge) czy The Best Awful.

Carrie Fisher zmarła przedwcześnie 27 grudnia 2016 roku.