68. rocznica urodzin Christophera Reeve'a

Fahrenheit Crew

Zdjęcie.: Jim Smeal/WireImage

Christophera Reeve przyszedł na świat 25 września 1952 roku.

Reeve aktorstwem zainteresował się pod wpływem dziecięcych doświadczeń, kiedy występował na różnych amatorskich scenach. Później naukę w szkole średniej i na studiach przeplatał z pracą w teatrze. O ile był doceniany na pracę na scenie, o tyle nie miał szczególnego doświadczenia filmowego, kiedy zaproponowano mu tytułową rolę w filmie Superman. Występ w tym obrazie oraz jego kontynuacjach (Superman II, Superman III oraz Superman IV), zapewniły mu międzynarodową popularność, ale - jak nierzadko bywa w takich przypadkach - jednocześnie niemal nierozłącznie związały z rolą.

Mimo wszystko, karierę filmową i teatralną Reeve'a (wycielił się w ponad dziewięćdziesiąt postaci teatralnych i zagrał w ponad trzydziestu filmach) przerwał tragiczny w skutkach wypadek. 27 maja 1995 roku aktor spadł z konia, w wyniku czego był sparaliżowany i musiał korzystać z pomocy urządzeń, podtrzymujących jego podstawowe funkcje życiowe.

Christophera Reeve zmarł 10 października 2004 roku w wieku 52 lat.