70. rocznica śmierci Herberta George'a Wellsa

Fahrenheit Crew

Urodzony 21 września 1866 w Bromley H.G. Wells był angielskim pisarzem. Współcześnie uznawany jest za jednego z pionierów i zarazem najważniejszych przedstawicieli gatunku science fiction.

W trakcie swojej ponad pięćdziesięcioletniej kariery literackiej napisał sześćdziesiąt trzy książki; nie tylko z zakresu fantastyki naukowej, lecz również społeczne, historyczne i obyczajowe. Spośród nich najbardziej znane są jednak powieści science fiction: Wehikuł czasu (The Time Machine), Wyspa doktora Moreau (The Island of Dr Moreau), Niewidzialny człowiek (The Invisible Man), Wojna światów (The War of the Worlds), Pierwsi ludzie na księżycu (The First Men In The Moon) czy Ludzie jak bogowie (Men Like Gods).