71. rocznica urodzin Alana Rickmana

MAT

21 lutego 1946 roku w Londynie na świat przyszedł brytyjski aktor filmowy i teatralny - Alan Rickman.

Karierę rozpoczynał w latach 70. XX wieku na deskach angielskich teatrów. Później debiutował w telewizji; również w przedstawieniach teatralnych.

Popularność oraz możliwość rozpoczęcia międzynarodowej kariery zyskał rolą Hansa Grubera w filmie sensacyjnym Szklana pułapka (Die Hard).

O ile dla współczesnych widzów - zwłaszcza młodszych - jest ucieleśnieniem Severusa Snape'a z cyklu filmów o Harry'm Potterze, o tyle dla fanów kina fantastycznego zapamiętany zostanie raczej jako szeryf z Nottingham z Robin Hooda: Księcia Złodziei (Robin Hood: Prince of Thieves), sir Alexander Dane z Kosmicznej Załogi (Galaxy Quest) czy Metatron z Dogmy. Poza tym na swoim koncie ma niemal trzydzieści ról w filmach sensacyjnych, komediach czy dramatach.

Rickman okazjonalnie zajmował się również pisaniem scenariuszy oraz reżyserią.

Zmarł 14 stycznia 2016 roku.