70 rocznica urodzin Christophera Reeve'a

MAT

Christophera Reeve przyszedł na świat 25 września 1952 roku.

Reeve aktorstwem zainteresował się pod wpływem najpierw dziecięcych, a potem młodzieżowych doświadczeń, kiedy występował na kilku amatorskich scenach. Później naukę w szkole średniej i na studiach przeplatał z pracą w teatrze.

Pierwszy raz na scenie zawodowej (na Broadway'u) pojawił się w połowie lat 70. XX wieku. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął występować w filmach telewizyjnych i fabularnych, ale były to niewielkie role. Zatem o ile był doceniany na pracę na scenie, o tyle nie miał szczególnie dużego doświadczenia filmowego, kiedy Richard Donner zaproponował mu tytułową rolę w filmie Superman. Występ w tym obrazie oraz jego trzech kontynuacjach (Superman II, Superman III oraz Superman IV), zapewniły mu międzynarodową popularność, ale – jak nierzadko bywa w takich przypadkach – jednocześnie niemal nierozłącznie związały z rolą.

Karierę filmową i teatralną Reeve’a (wycielił się w ponad dziewięćdziesiąt postaci teatralnych i zagrał w ponad trzydziestu filmach) przerwał tragiczny w skutkach wypadek. 27 maja 1995 roku aktor spadł z konia, w wyniku czego był sparaliżowany i musiał korzystać z pomocy urządzeń, podtrzymujących jego podstawowe funkcje życiowe.

Mimo to zdołał jeszcze pojawić się w kilku filmach (Okno na podwórze) i serialach (Tajemnice Smallville).

Christophera Reeve zmarł 10 października 2004 roku w wieku 52 lat.