75. rocznica urodzin Rona Glass

Fahrenheit Crew

Ronald Earle Glass przyszedł na świat 10 lipca 1945 roku.

Glass rozpoczął karierę sceniczną na deskach teatrów w Minneapolis. Na początku lat 70. XX wieku zadebiutował w serialu komediowym Sanford and Son. Jego pierwszym filmem telewizyjnym był Beg, Borrow, or Steal (1973), a kinowym The Crazy World of Julius Vrooder (1974). Dużą popularność w Stanach Zjednoczonych przyniosły mu występy w serialach: Barney Miller, The New Odd Couple oraz Firefly.

Glass miał na swoim koncie role w wielu serialach science fiction. Poza wymienionym już Firefly (zagrał również w jego kinowej kontynuacji Serenity), wystąpił także w: Strefie mroku (The Twilight Zone), Star Trek: Voyager czy Agentach T.A.R.C.Z.Y. (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.).

Ron Glass zmarł 25 listopada 2016 roku w wieku 71 lat.