85. urodziny Juliana Glovera

Fahrenheit Crew

Zdj. Rory Lewis

Julian Wyatt Glover przyszedł na świat 27 marca 1935 roku.

Glover zaczynał swoją karierę aktorską w latach 50. XX wieku od występów na deskach angielskich teatrów. Ze sceną jest związany nierozerwanie do dzisiaj, występując nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także USA.

W latach 60. XX wieku zaczął pojawiać się w telewizji, grając, między innymi, w serialach (dziś uznawanych już za klasyczne): Rewolwer i melonik (The Avengers), Święty (The Saint), Doktor Who czy Blake's 7.

Międzynarodową popularność przyniosły Gloverowi role złoczyńców w filmach: Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only), Gwiezdne wojny, część V: Imperium kontratakuje (Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back) czy Indiana Jones i ostatnia krucjata (Indiana Jones and the Last Crusade). Aczkolwiek współcześ młodym widzom kojarzy się najbardziej z roli maestera Pycelle'a w serialu Gra o Tron.

Julian Glover ma w swoim dorobku ponad sto występów w filmach telewizyjnych i kinowych oraz serialach.