85. urodziny Michaela Caine'a

Fahrenheit Crew

(Casey Curry/Casey Curry/Invision/AP)

Brytyjski aktor przyszedł na świat 14 marca 1933 roku.

Caine karierę rozpoczął w latach 50. XX wieku, a popularność zyskał niedługo potem, grając przede wszystkim w filmach sensacyjnych (seria o agencie Harry'm Palmerze; Włoska robota; Dopaść Cartera) i wojennych (Bitwa o Anglię; Orzeł wylądował; O jeden most za daleko). Talent i wszechstronność sprawiły, że równie dobrze odnajdywał się w komediach (Gambit; Alfie; Bez śladu) i dramatach (Edukacja Rity; Hannah i jej siostry; Wbrew regułom). W swoim dorobku ma również występy w kinie fantastycznym (seria Christophera Nolana o Batmanie; Kingsman: Tajne służby; Incepcja; Ludzie dzieci).

Obok Jacka Nicholsona jest jedynym aktorem, który od lat 60. XX wieku był w każdej dekadzie nominowany w kategorii aktor pierwszoplanowy lub aktor drugoplanowy do Nagrody Akademii Filmowej - Oscara.

Michaela Caine dotychczas wystąpił w ponad stu filmach kinowych i telewizyjnych.

Oficjalna strona Michaela Caine'a.