90 rocznica urodzin Roy'a Scheidera

MAT

Roy Scheider in Seaquest DSV

Roy Richard Scheider przyszedł na świat 10 listopada 1932 roku.

Scheider był sportowcem amatorem, w czasach szkolnych biorącym udział w zawodach atletycznych, meczach baseballa, a przede wszystkim zawodach bokserskich. W latach pięćdziesiątych XX wieku odbył służbę wojskową w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jest absolwentem studiów dramatycznych.

Karierę aktorską zaczynał w teatrze. Pierwszy raz na dużym ekranie pojawił się w horrorze The Curse of the Living Corpse. W Stanach Zjednoczonych dużą popularność przyniosły mu role w dwóch serialach telewizyjnych Love of Life oraz The Secret Storm. Natomiast światowy rozgłos zapewniły mu występy w filmach Klute, Francuski łącznik (The French Connection) oraz Szczęki (Jaws). W swoim dorobku miał występy w filmach sensacyjnych, przygodowych, jak i dramatach.

Dla miłośników kina fantastycznego znany jest przede wszystkim z roli Nathan Bridger, kapitan supernowoczesnego okrętu podwodnego SeaQuest.

Zmarł 10 lutego 2008 roku w wieku 75 lat.