90 rocznica urodzin Williama Morgana Shepparda

MAT

William Morgan Sheppard przyszedł na świat 24 sierpnia 1932 roku.

Sheppard zaczął występować na deskach teatralnych na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Na początku lat 60. debiutował w telewizji, najpierw w sztuce teatralnej, a później serialu Z-Cars. Z kolei w 1962 roku pojawił się w filmie Strongroom. W trakcie swojej ponad pięćdziesięcioletniej kariery aktorskiej wystąpił w ponad stu filmach i programach telewizyjnych.

Najbardziej znany są jego role w serialach science fiction: Star Trek: Następne pokolenie (Star Trek: The Next Generation), Star Trek: Voyager, Babylon 5, SeaQuest i Doktor Who (Doctor Who).

Poza tym podkładał głos w grach komputerowych, między innymi: Star Wars: Force Commander, Escape from Monkey Island czy Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

William Morgan Sheppard zmarł 6 stycznia 2019 roku w wieku 86 lat.