90. urodziny Jamesa Earla Jonesa

MAT

James Earl Jones - amerykański aktor teatralny, telewizyjny i filmowy - przyszedł na świat 17 stycznia 1931 roku.

Jakkolwiek Jones wykazywał nie tylko zainteresowanie sztuką, lecz przede wszystkim talent (w szkole pisał wiersze), to jednak początkowo swoją karierę wiązał z wojskiem oraz medycyną. Kiedy okazało się, że nie masz szans zostać lekarzem, zdecydował się poświęcić aktorstwu.

James Earl Jones zaczął zawodowo występować na deskach teatrów w latach 50. XX wieku, szybko zyskując uznanie krytyków za role odgrywane w tragediach Williama Szekspira. W tej samej dekadzie pierwszy raz pojawił się w epizodach kilku seriali telewizyjnych. Z kolei na dużym ekranie debiutował w 1964 roku w filmie Stanleya Kubricka Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb).

W trakcie trwającej ponad sześćdziesiąt lat kariery aktorskiej, James Earl Jones wystąpił w niemal siedemdziesięciu filmach, a także pojawił się w kilkudziesięciu serialach telewizyjnych. Znany jest przede wszystkim z wielu charakterystycznych ról drugoplanowych oraz równie charakterystycznego głosu - użyczając go, między innymi, postaci Dartha Vadera czy Mufasy.