A Ghost Story

Fahrenheit Crew

C jest muzykiem, zmagającym się z niemocą twórczą. Jego żona, M, marzy o zmianie, a przede wszystkim o porzuceniu małego podmiejskiego domku. Ich życie zmienia się diametralnie w wyniku tragicznego wypadku...

W filmie A Ghost Story autorstwa Davida Lowery'ego występują: Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham, Sonia Acevedo, Rob Zabrecky oraz Liz Franke.

Oficjalna strona A Ghost Story.