Alfred Molina powróci jako Doctor Octopus

Q

"Spider-Man 2" Sama Raimiego uchodzi za jeden z najlepszych filmów superbohaterskich wszech czasów. Spory wkład w taki jego odbiór miał występ Alfreda Moliny w roli Doctora Octopusa. Z pewnością więc wielu fanów superbohaterów ucieszy fakt, że aktor ten powróci do roli Otto Octaviusa w trzecim, nie posiadającym jeszcze tytułu, filmie o Pajęczaku wchodzącym w skład Marvel Cinematic Universe. Stanie się tym samym pierwszym ekranowym antagonistą dwu różnych Spider-Manów.

https://variety.com/2020/film/news/alfred-molina-spider-man-3-tom-holland-1234848677/