Aneta Jadowska w Toruniu

Fahrenheit Crew

W najbliższą sobotę (16 marca 2019 r.) o godzinie 17.30 w toruńskim Empiku Starówka (ul. Wielkie Garbary 8) odbędzie się spotkanie z Anetą Jadowską.

Okazją do rozmowy z pisarką jest publikacja antologii Harda Horda, która ukazała się nakładem wydawnictwa SQN.

Informacje o spotkaniu autorskim można znaleźć tutaj.