Druga rocznica misji SpaceX DM-2

MAT

Zdjęcie: NASA/Johnson Space Center

30 maja 2020 roku w kapsule Dragon wyprodukowanej przez firmę SpaceX, Robert Behnken oraz Douglas Hurley wyruszyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną (International Space Station, ISS).

Statek, nazwany przez załogę Endeavour, został wyniesiony w kosmos przy użyciu rakiety nośnej Falcon 9.

Misja SpaceX DM-2 była drugą misją orbitalną kapsuły Dragon, a zarazem pierwszą misją załogową zrealizowaną w ramach współpracy NASA z partnerem komercyjnym.

Astronauci powrócili na Ziemię 2 sierpnia 2020 roku, po 63 dniach spędzonych w kosmosie.