"Fahrenheit 451" 1966

MAT

6 września 1966 roku miała miejsce światowa premiera filmu Fahrenheit 451. Obraz, wyreżyserowany przez Françoisa Truffauta, był ekranizacją dystopicznej książki Raya Bradbury'ego z 1953 roku.

Opowieść przedstawia Stany Zjednoczone przyszłości, w których zakazano posiadania, a tym bardziej czytania książek. Wiadomości, rozrywkę, jak i edukację zapewnia telewizja. Główny bohater - Guy Montag - pracuje w specjalnej jednostce straży pożarnej, zajmującej się jednak nie gaszeniem pożarów, lecz eliminacją woluminów będących w nielegalnym posiadaniu obywateli USA. Jego bezrefleksyjne nastawienie zmienia się pod wpływem znajomości z dziewczyną o imieniu Clarissa...

W głównym rolach wystąpili Oskar Werner (Guy Montag), Julie Christie (Linda/Clarisse), Cyril Cusack (Kapitan) oraz Anton Diffring (Fabian)