Festiwal DwuTakt 2020: Online

Fahrenheit Crew

W pierwszą niedzielę października (4.10.2020) odbędzie się 7. edycja Festiwalu DwuTakt.

W tym roku, jak w poprzednim, zajmiemy się tematyką serialową - od starych dobrych polskich seriali po serialowe wcielenia superbohaterów! Jak zwykle nie zabraknie też kryminalnych historii czy spotkań z gwiazdami polskiego serialu!

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wszystkie wydarzenia będą dostępne jako streamy na kanałach youtubowych.

Festiwal będzie podzielony na trzy główne Strefy:

- Strefa Superbohaterów (https://www.youtube.com/channel/UCuGk6a5IRhwHw_6Xg_A40ww?view_as=subscriber)

- Strefa Kryminałów (https://www.youtube.com/channel/UCzNs-j6Hq3VTpAICoD3GPuw?view_as=subscriber)

- Strefa Gwiazd (https://www.youtube.com/channel/UCl0TzLpwQFIOCf9DW8fI9aQ)

Fanpage Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt.