Festiwal Pięknej Książki w Rzeszowie

Fahrenheit Crew

Piękna literatura!

Festiwal Pięknej Książki w Rzeszowie to nowa propozycja dla wszystkich miłośników literatury, która rozszerza odbywające się od 10 lat Bieszczadzkie Lato z Książką. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 czerwca w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie.

Piękni ludzie!

W trakcie imprezy swoją ofertę zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców, wśród których znalazły się najbardziej cenione polskie wydawnictwa oraz instytucje kultury. Sprzedaży książek będą towarzyszyć spotkania z autorami, osobistościami świata kultury, a także wystawy. Zobacz, kto pojawi się na Festiwalu Pięknej Książki w Rzeszowie. Wstępną listę gości można znaleźć tutaj.

Piękne spotkania!

Nad najwyższą jakością spotkań z literaturą oraz bogatym programem towarzyszącym czuwa Rada Programowa, w skład której weszli m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prof. Lech Majewski, Eustachy Rylski, prof. Jerzy Bralczyk oraz Grażyna Grabowska (prezes Targów w Krakowie).

Oficjalna strona Festiwalu Pięknej Książki w Rzeszowie.