„Gra o Tron” po raz ósmy (i ostatni)

Fahrenheit Crew

Dzisiaj (14.04.2019) będzie mieć miejsce premiera pierwszego odcinka ósmego sezonu Gry o Tron (Game of Thrones).

Sześcioodcinkowy sezon (zaplanowany na kwiecień-maj) będzie ostatnim.

Fanom obrazu nie pozostanie nic innego, jak oczekiwanie na planowane spin-offy oraz książki G. R. R. Martina (The Winds of Winter i A Dream of Spring).

Oficjalną stronę sezonu można znaleźć tutaj.