"Gra o Tron" po raz siódmy

MAT

Dzień do światowej premierze w Polsce zostanie oficjalnie pokazany pierwszy odcinek siódmego sezonu Gry o Tron (Game of Thrones).

Siedmioodcinkowy sezon (zaplanowany na lipiec-sierpień) będzie przedostatnim.

Wydarzeń będą przedstawiać historie z szóstego (The Winds of Winter) i siódmego tomu (A Dream of Spring) cyklu Pieśń lodu i ognia (A Song of Ice and Fire)  George’a R.R. Martina.