Jakub Ćwiek w Suwałkach

Fahrenheit Crew

Za dwa tygodnie, w sobotę 14 września w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (ul. Emilii Plater 33A) o godzinie 17.00 rozpocznie się spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem.

Możliwość rozmowy z pisarzem odbędzie się w ramach Mroźnej Bramy - wydarzenia, które będzie mieć miejsce w dniach 14-15 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.