James Edwin Gunn nie żyje

MAT

James Edwin Gunn przyszedł na świat 12 lipca 1923 roku.

W czasie II wojny światowej służył w amerykańskiej marynarce. Po zakończeniu działań wojennych ukończył naukę w zakresie dziennikarstwa oraz filologii angielskiej. Nieco później został wykładowcą akademickim. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęła się profesjonalna kariera pisarska Gunna, który tworzył studenckie sztuki dramatyczne, artykuły czy scenariusze na potrzeby audycji radiowych.

W 1949 roku Gunn opublikował swoje pierwsze opowiadanie science fiction na łamach czasopisma Thrilling Wonder Stories.

W trakcie swojej kariery literackiej James Edwin Gunn napisał dwadzieścia osiem książek i niemal sto opowiadań. Jednocześnie, w latach 70. XX wieku był przewodniczącym Stowarzyszenia Amerykańskich Pisarzy Science Fiction (Science Fiction Writers of America), a także założycielem Centrum Badań Fantastyki Naukowej (Center for the Study of Science Fiction) przy Uniwersytecie Stanowym w Kansas - organizatora warsztatów pisarskich czy Nagrody im. Johna W. Campbella dla najlepszej powieści science fiction (The John W. Campbell Memorial Award for Best Science Fiction Novel) oraz Nagrody Imienia Theodore'a Sturgeona (The Theodore Sturgeon Memorial Award) za najlepsze opowiadanie science fiction.

James Edwin Gunn zmarł 23 grudnia 2020 roku w wieku 97 lat.