Jeśli w Breslau, to Ziemiański

Fahrenheit Crew

Andrzej Ziemiański, jeden z najbardziej cenionych i lubianych pisarzy fantastycznych spotka się z Czytelnikami we Wrocławiu. W swoim mieście, które uczynił bohaterem Breslau forever, najnowszej powieści autora kultowego Zapachu szkła oraz Achai.

Z zawodu architekt, jako pisarz zebrał najbardziej liczące się w polskiej fantastyce trofea: Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla (dwukrotnie), nagrodę Sfinksa (pięciokrotnie), Nautilusa (dwukrotnie).

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 marca o godz. 14.00 we wrocławskim salonie Empik Futura Park, przy ul.Granicznej 2A.