"Liga Sprawiedliwości" już w kinach

Fahrenheit Crew

Dwa dni po światowej premierze do Polski trafia obraz wyreżyserowany przez Zacka Snydera i Jossa Whedona pt. Liga Sprawiedliwości (Justice League).

Superbohaterowie z uniwersum DC Comics jednoczą swoje siły, by lepiej i skuteczniej przeciwstawiać się zagrożeniu czyhającemu na ludzkość.

W głównych rolach występują: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Amber Heard, J.K. Simmons, Jeremy Irons i Willem Dafoe.