Mija 20. lat od premiery "Godzilli"

MAT

18 maja 1998 roku Godzilla - prawdopodobnie będąca napromieniowanym legwanem - zaatakowała Nowy Jork.

W swych założeniach fabuła amerykańskiego obrazu odwołuje się do pierwszego filmu Ishirō Hondy z 1954 roku.

Godzillę wyreżyserował Roland Emmerich, który napisał scenariusz wspólnie z Deanem Devlinem. W głównych rolach wystąpili: Matthew Broderick, Jean Reno, Philippe Roaché, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Arabella Field oraz Vicki Lewis.

Amerykańska Godzilla nie przypadał widzom szczególnie do gustu. Potwór wygenerowany przez komputer odbiegał od pierwotnej wizji japońskich twórców.