Mija 20. lat od premiery "Facetów w czerni"

MAT

Film Faceci w czerni (Men in Black) w reżyserii Barry'ego Sonnenfelda do scenariusza Waltera F. Parkesa oraz Laurien MacDonald trafił do kin 2 lipca 1997 roku.

Historia przedstawia losy nowojorskiego policjanta Jamesa Darrela Edwardsa III, który prowadząc jedno ze śledztw przypadkowo spotyka kosmitów. Za ich sprawą trafia do tajnej agencji zajmującej się nadzorem nad przepływem obcych przez Ziemię.

Obraz jest luźną adaptacją komiksu autorstwa Lowella Cunninghama i Sandy'ego Carruthersa.

W tytułowych rolach wystąpili: Tommy Lee Jones oraz Will Smith. W pozostałych rolach można było zobaczyć: Lindę Fiorentino, Vincenta D'Onofrio, Tony'ego Shalhouba oraz Ripa Torn.