Mija 30. lat od premiery "Batmana"

MAT

19 czerwca 1989 roku do światowych kin trafi Batman. Film wyreżyserowany przez Tima Burtona był adaptacją komiksów opowiadających o tytułowym superbohaterze. Przy czym, kluczowe dla ujęcia Burtona miała historie stworzone przez Alana Moore'a i Briana Bollarda Zabójczy żart (The Killing Joke) oraz Franka Millera Powrót Mrocznego Rycerza (The Dark Knight Returns).

Oto w Gotham City, przesiąkniętym zepsuciem i korupcją, pojawia się tajemniczy mściciel w stroju nietoperza, który stara się powstrzymać przestępców. Jednocześnie, po drugiej stronie barykady, rywalizujące o wpływy gangi jednoczy szaleniec, przyjmujący z kolei postać trefnisia.

W głównych rolach wystąpili: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle, Michael Gough oraz Jack Palance.

Mroczne i zarazem nieco groteskowe oblicze Batmana spodobało się publiczności i krytykom. W konsekwencji po trzech latach Burton nakręcił drugi obraz o Człowieku-Nietoperzu pt. Powrót Batmana (Batman Returns).

Oficjalną stronę filmu można znaleźć tutaj.