Mija 30. lat od premiery "Indiany Jonesa i ostatniej krucjaty"

MAT

24 maja 1989 roku miała miejsce światowa premiera filmu w reżyserii Stevena Spielberga Indiana Jones i ostatnia krucjata (Indiana Jones and the Last Crusade).

Tym razem dr Henry Walton "Indiana" Jones Jr. wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, a jego przeciwnikami są ponownie naziści.

Indiana Jones i ostatnia krucjata to trzeci film, po Poszukiwacze zaginionej Arki (Raiders of the Lost Ark) oraz Indiany Jonesa i świątyni zagłady (Indiana Jones and the Temple of Doom), opowiadający o przygodach tytułowego profesora archeologii. W porównaniu do wcześniejszych obrazów, Ostatnia krucjata zachowując konwencję Kina Nowej Przygody, przyjmuje nieco poważniejszy ton. Widzowie mieli okazję poznać nie tylko ojca głównego bohatera, lecz również źródło pochodzenia legendarnego kapelusza oraz bicza myśliwskiego.

W głównych rolach wystąpili: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies oraz Julian Glover.