Mija 30 lat od premiery „Nocy żywych trupów” (remake)

MAT

19 października 1990 roku do kina trafił wyreżyserowany przez Toma Savini horror "Noc żywych trupów" ("Night of the Living Dead").

Noc żywych trupów to remake filmu George’a A. Romero z 1968 r. pod tym samym tytułem.

Opowieść o grupie obcych sobie ludzi, którzy zostają zmuszeni do bronienia się przed hordą zombie w opuszczonym domu.