Mija 30. lat od premiery filmu „Harry Angel”

MAT

Historia wyreżyserowana przez Alana Parkera przenosi widzów do połowy XX wieku. Głównym bohaterem opowieści jest nowojorski prywatny detektyw, tytułowy Harry Angel (w tej roli Mickey Rourke), przyjmujący od tajemniczego Louisa Cyphre'a (Robert De Niro) zlecenie odnalezienia piosenkarza, Johnny'ego Favorite'a. Pozornie proste zadanie pociąga za sobą nieoczekiwane konsekwencje...

Harry Angel (w wersji angielskiej tytuł brzmiał Angel Heart) jest adaptacja powieści Williama Hjortsberga pt. Falling Angel. Film Alana Parkera łączy czarny kryminał z horrorem.

Obraz wywołujący skrajne emocje - zarówno u widzów, jak i krytyków - zapisał się w historii współczesnego kina, mając swoich oddanych zwolenników, a także zdobywając kilka nominacji, m.in do Nagrody Saturna.