Mija 60 lat od premiery "Planu dziewięć z kosmosu"

MAT

Nie pierwszy raz Ziemię pragną podbić kosmici. Jednak tym razem do tego celu wykorzystają wskrzeszonych zmarłych...

Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję horroru science-fiction Plan dziewięć z kosmosu (Plan 9 from Outer Space) odpowiadał legendarny (ale już po swojej śmierci) Ed Wood. W głównych rolach wystąpili: Béla Lugosi, Gregory Walcot, Maila Nurm, Mona McKinnon, Duke Moore, Conrad Brooks oraz Criswell.

W przypadku tego obrazu właściwie nic nie poszło zgodnie z planem; zakładając optymistycznie, że w ogóle był jakiś plan. Absurdalny scenariusz (pozaziemska zaawansowana technologicznie cywilizacja wykorzystuje armię zombie?! - do tego składającą się, jeśli mnie pamięć nie myli, z trzech nieumarłych), kłopoty z obsadą (Béla Lugosi zmarł podczas kręcenia filmu), braki budżetowe przekładające się na marne dekoracje, kostiumy czy efekty specjalne (złączone talerze jako statki kosmiczne), wreszcie zupełnie niepilnowana ekipa filmowa podczas kręcenia i montażu, sprawiły, że widza podczas seansu czeka nieunikniony ból głowy (co niestety zostało bezpośrednio zweryfikowane).