Mija pół wieku od premiery "Nocy żywych trupów"

Fahrenheit Crew

1 października 1968 roku do kina trafił wyreżyserowany przez George'a A. Romero horror Nocy żywych trupów (Night of the Living Dead).

Opowieść o grupie ludzi, którzy bronią się przed hordą zombie w opuszczonym domu, zaliczana jest współcześnie do klasyki grozy. Film zrealizowany za niewielkie pieniądze, okazał się nie tylko sukcesem komercyjnym, lecz zmienił podejście  twórców (i widzów) do horroru. Fakt, że jeden z bohaterów jest czarnoskóry, miał także ważne znaczenie dla publiczności w Stanach Zjednoczonych.

W głównych rolach wystąpili: Judith O’Dea, Russell Streiner, Duane Jones, Karl Hardman, Keith Wayne, Judith Ridley, Marilyn Eastman oraz Kyra Schon.