"Mój przyjaciel smok" wchodzi do kin

MAT

Film w reżyserii Davida Lowery'ego, to opowieść familijna z elementami fantasy.

Mój przyjaciel smok (Pete's Dragon) przedstawia historię przypadkowego spotkania młodej strażniczki z dziesięcioletnim chłopcem, mieszkającym samotnie w leśnej głuszy, a mającym za towarzysza zielonego smoka. Nawiązana relacja przyniesie zaskakujące konsekwencje dla obu stron.

Scenariusz obrazu napisali David Lowery oraz Toby Halbrooks. W głównych rolach występują: Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban, Robert Redford oraz John Kassir.

Mój przyjaciel smok to remake filmu z 1977 roku.