"Morbius " od dziś w kinach

MAT

Uzdolniony biochemik Michael Morbius, jest ofiarą rzadkiej choroby krwi. Kiedy podejmuje się samodzielnego leczenia, nieumyślnie doprowadza do zarażenia się pewnej odmiany wampiryzmu.

Za stworzenie postaci doktora Morbiusa odpowiadali Roy Thomas oraz Gil Kane. Bohater pojawił się pierwszy raz na łamach komiksów w latach 70. XX wieku, jako przeciwnik Spider-Mana.

Oficjalną stronę filmu można znaleźć tutaj.