Nichelle Nichols nie żyje

Q

W nocy z 30 na 31 lipca 2022 zmarła Nichelle Nichols znana głównie jako porucznik Uhura z Oryginalnej Serii "Star Trek".

Stanowiła - wraz z graną przez siebie postacią - ważny symbol dla nie tylko amerykańskiej, zwł. ciemnoskórej, społeczności. Dość przypomnieć że - gdy chciała odejść z serialu - sam Martin Luther King namawiał ją do wytrwania w roli, i miał rację. Stała się bowiem Uhura idolką wielu afroamerykańskich dziewcząt, które oglądając ją na ekranie zaczęły aspirować do czegoś więcej niż rola robotnic i służących, w tym Mae Jemison, późniejszej astronautki.