Nie żyje generał Mirosław Hermaszewski

Q

12 grudnia br. zmarł w wyniku pooperacyjnych komplikacji pierwszy i jedyny dotąd polski kosmonauta, generał Mirosław Hermaszewski.

Hermaszewski, wówczas major, wziął - w dniach 27 czerwca – 5 lipca 1978 roku - udział w misji statku Sojuz 30 (ros. Союз-30). Był to piąty udany załogowy lot kosmiczny pojazdu Sojuz na stację kosmiczną Salut 6 i drugi lot zorganizowany w ramach międzynarodowego programu badań kosmicznych Interkosmos. Początkowe parametry orbity miały wartość: apogeum 246 km, perygeum 199 km, nachylenie płaszczyzny orbity 51°66′, czas trwania jednego okrążenia 89 minut. Przycumowanie statku nastąpiło o godzinie 19:08:47 czasu warszawskiego w trakcie osiemnastego okrążenia. 28 czerwca 1978 o godzinie 22:11 został otwarty luk między statkiem a stacją. W czasie ośmiodniowej misji dokonano 126 okrążeń Ziemi i ustanowiono kilka rekordów Polski zatwierdzonych przez FAI: wysokość – 363 km, prędkość lotu – 28 tys. km/h, czas trwania lotu – 190 godzin 3 minuty 4 sekundy, przebyty dystans – 5 273 257 km i inne.

Źródło:

https://twitter.com/r_czarnecki/status/1602380207771484162