Nie żyje Konrad Fiałkowski

Q

Konrad Fiałkowski.
Foto: Wojciech Sedeńko
http://encyklopediafantastyki.pl

23 listopada 2020 zmarł Konrad Fiałkowski, prof. zw. dr hab. nauk komputerowych specjalizujący się w cybernetyce i informatyce, współtwórca (wraz z T. Bielickim) obowiązującej hipotezy nt. ewolucji ludzkiego mózgu, swego czasu jeden z najpoczytniejszych i najczęściej tłumaczonych na języki obce polskich pisarzy SF.

Członek zespołu tworzącego oprogramowanie pierwszego polskiego komputera - XYZ, a następnie operator-programista tejże maszyny. Pracownik University of Pennsylvania, Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Rensselaer Polytechnic Institute w Troy. Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Politechniki Warszawskiej i Instytutu INTE w Warszawie. Członek-senior Institute of Electrical and Electronics Engineers. Specjalista od spraw komputerowych organizacji UNESCO. Autor ponad 80 publikacji naukowych oraz książek z zakresu informatyki, a także dwu powieści ("Homo divisus", "Adam, jeden z nas") i licznych opowiadań science fiction (z których najbardziej znane pozostają "Wróble Galaktyki").