Nie żyje Robbie Coltrane

A.Mason

Dziś nie jest dniem dobrych wiadomości. Agentka Robbiego Coltraine'a poinformowała o jego śmierci. Aktor najbardziej znany z roli Hagrida w Harrym Potterze miał 72 lata. Swoją karierę rozpoczął w latach 70., a w dorobku ma udział w kilkudziesięciu filmach i serialach. Za udział w serialach Tutti Frutti oraz Dr Fitz otrzymał nagrody BAFTA dla najlepszego aktora.