Nie żyje Stephen Ditko

MAT

Amerykański rysownik i scenarzysta, współtwórca, między innymi, postaci Spider-Mana oraz Doktora Strange (razem ze Stanem Lee) został znaleziony w swoim nowojorskim apartamencie 29 czerwca.

Ditko przyszedł na świat 2 listopada 1927 roku. Od dzieciństwa był zafascynowany komiksami, zwłaszcza Batmanem i Duchem (The Spirit). Profesjonalną karierę rozpoczął w latach 50. XX wieku.

Mimo zaawansowanego wieku, nieustannie zajmował się kreatywną pracą nad kolejnymi historiami obrazkowymi.

Źródło: hollywoodreporter.com